INVENTAIRE : Le <strong>26/06/2024</strong> à <strong>16:51</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Rondelle ø12l inox 316l x100</strong>) (N°<strong>475</strong>).