Le <strong>30/05/2024</strong> à <strong>13:21</strong>, <strong>Florian Brisson</strong> (ID:<strong>15</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Coude diametre 42.4x2 inox 316l</strong>) (N°<strong>611</strong>). Quantité actuelle : <strong>45 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>15 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>30 unité(s)</strong>.