INVENTAIRE : Le <strong>29/10/2024</strong> à <strong>17:08</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Platine ovale 80x40 2 trous inox 316l</strong>) (N°<strong>701</strong>).