Le <strong>25/09/2024</strong> à <strong>18:19</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Plaque 1000x1000x50 pomc blanc</strong>) (N°<strong>171</strong>). Quantité actuelle : <strong>0.16115 m<sup>2</sup></strong>. Quantité ajoutée : <strong>1 m<sup>2</sup></strong>. Nouvelle quantité : <strong>1.16115 m<sup>2</sup></strong>.