Le <strong>12/02/2024</strong> à <strong>17:43</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a scanné un QRCODE, désignation du produit (<strong>Vmtbhc 8x25 vis tete bomber</strong>) (N°<strong>351</strong>). Quantité actuelle : <strong>121 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>4 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>117 unité(s)</strong>.