INVENTAIRE : Le <strong>26/06/2024</strong> à <strong>16:59</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Rondelle ø5ll inox 316l x20m</strong>) (N°<strong>467</strong>). Quantité actuelle : <strong>2 boîte(s)</strong>. Quantité ajoutée : <strong>3 boîte(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>5 boîte(s)</strong>.