Le <strong>05/02/2024</strong> à <strong>17:24</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Embout sertir filetée m6 ext pas gauche cable de 4 inox 316l</strong>) (N°<strong>433</strong>).