INVENTAIRE : Le <strong>27/06/2024</strong> à <strong>09:33</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Vis bois fraiser 4,5x30 inox 316l</strong>) (N°<strong>635</strong>). Quantité actuelle : <strong>562 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>560 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>2 unité(s)</strong>.