INVENTAIRE : Le <strong>27/06/2024</strong> à <strong>17:16</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 21.3x1.6 inox brut 316l</strong>) (N°<strong>2</strong>). Quantité actuelle : <strong>12.38 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>10.38 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>2 ml</strong>.