Le <strong>06/11/2024</strong> à <strong>16:56</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Butée d'ancre inox brut 316l</strong>) (N°<strong>705</strong>). Quantité actuelle : <strong>16 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>1 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>15 unité(s)</strong>.