Le <strong>03/02/2025</strong> à <strong>09:56</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Plat 50x6 alu</strong>) (N°<strong>148</strong>). Quantité actuelle : <strong>0.1 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>0.1 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>0 ml</strong>.