INVENTAIRE : Le <strong>03/07/2024</strong> à <strong>09:55</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Mousse expansive sika 750ml</strong>) (N°<strong>910</strong>). Quantité actuelle : <strong>5 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>3 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>2 unité(s)</strong>.