Le <strong>31/05/2024</strong> à <strong>14:52</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Coude diametre 28x1,5 inox 316l</strong>) (N°<strong>607</strong>). Quantité actuelle : <strong>40 unité(s)</strong>. Quantité ajoutée : <strong>20 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>60 unité(s)</strong>.