Le <strong>03/10/2024</strong> à <strong>09:53</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Collier ouvrant diamètre 25 inox 316l m1039</strong>) (N°<strong>564</strong>). Quantité actuelle : <strong>64 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>2 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>62 unité(s)</strong>.