Le <strong>07/01/2025</strong> à <strong>16:39</strong>, <strong>Nicolas Pipitone</strong> (ID:<strong>9</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Collier ouvrant diamètre 25 inox 316l m1039</strong>) (N°<strong>564</strong>). Quantité actuelle : <strong>58 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>2 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>56 unité(s)</strong>.