INVENTAIRE : Le <strong>16/10/2024</strong> à <strong>09:54</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Bande ponceuse 100x610 grain 60</strong>) (N°<strong>270</strong>). Quantité actuelle : <strong>123 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>9 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>114 unité(s)</strong>.