Le <strong>01/10/2024</strong> à <strong>17:12</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Platine 1 trou 40/8 inox 316l</strong>) (N°<strong>699</strong>). Quantité actuelle : <strong>300 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>4 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>296 unité(s)</strong>.