Le <strong>29/10/2024</strong> à <strong>17:43</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Embout tube diametre 25 m1025 inox 316l</strong>) (N°<strong>561</strong>).