Le <strong>10/02/2025</strong> à <strong>17:49</strong>, <strong>Kévin Baille</strong> (ID:<strong>7</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 25x1,5 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>5</strong>). Quantité actuelle : <strong>1831.32 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>4.6 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>1826.72 ml</strong>.