INVENTAIRE : Le <strong>20/12/2024</strong> à <strong>09:26</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 40x3 alu</strong>) (N°<strong>36</strong>). Quantité actuelle : <strong>30 ml</strong>. Quantité ajoutée : <strong>6.6 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>36.6 ml</strong>.