INVENTAIRE : Le <strong>28/10/2024</strong> à <strong>14:33</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Butée d'ancre inox brut 316l</strong>) (N°<strong>705</strong>). Quantité actuelle : <strong>18 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>1 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>17 unité(s)</strong>.