Le <strong>16/12/2024</strong> à <strong>15:44</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Profilé mousse 42,9</strong>) (N°<strong>812</strong>). Quantité actuelle : <strong>7 boîte(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>1 boîte(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>6 boîte(s)</strong>.