Le <strong>11/09/2024</strong> à <strong>15:36</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Platine 25 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>677</strong>). Quantité actuelle : <strong>117 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>50 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>67 unité(s)</strong>.