INVENTAIRE : Le <strong>16/09/2024</strong> à <strong>12:12</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Ponter diametre 38 inox 316l</strong>) (N°<strong>570</strong>).