Le <strong>11/09/2024</strong> à <strong>15:22</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Platine 17 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>673</strong>). Quantité actuelle : <strong>154 unité(s)</strong>. Quantité ajoutée : <strong>1 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>155 unité(s)</strong>.