INVENTAIRE : Le <strong>28/06/2024</strong> à <strong>10:08</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Protection tube 42,9</strong>) (N°<strong>812</strong>). Quantité actuelle : <strong>3 boîte(s)</strong>. Quantité ajoutée : <strong>3 boîte(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>6 boîte(s)</strong>.