INVENTAIRE : Le <strong>06/03/2025</strong> à <strong>08:28</strong>, <strong>Nicolas Pipitone</strong> (ID:<strong>9</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Rond 10mm inox 316l</strong>) (N°<strong>47</strong>). Quantité actuelle : <strong>18.635 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>18.635 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>0 ml</strong>.