INVENTAIRE : Le <strong>26/06/2024</strong> à <strong>14:30</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 20x1,5 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>1</strong>). Quantité actuelle : <strong>64 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>54 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>10 ml</strong>.