Le <strong>03/10/2024</strong> à <strong>10:35</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Embout tube diametre 25 m1025 inox 316l</strong>) (N°<strong>561</strong>). Quantité actuelle : <strong>38 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>2 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>36 unité(s)</strong>.