Le <strong>21/02/2025</strong> à <strong>14:21</strong>, <strong>Emile Bertrand</strong> (ID:<strong>14</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Platine ∅70mm ep3 poli miroir inox 316l</strong>) (N°<strong>688</strong>). Quantité actuelle : <strong>179 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>4 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>175 unité(s)</strong>.