INVENTAIRE : Le <strong>19/12/2024</strong> à <strong>15:09</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tole 1520x3020x16 alu</strong>) (N°<strong>116</strong>). Quantité actuelle : <strong>3.258 m<sup>2</sup></strong>. Quantité retirée : <strong>3.258 m<sup>2</sup></strong>. Nouvelle quantité : <strong>0 m<sup>2</sup></strong>.