INVENTAIRE : Le <strong>18/09/2024</strong> à <strong>08:32</strong>, <strong>Valentin Cluzaud</strong> (ID:<strong>12</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 42,4x2 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>10</strong>). Quantité actuelle : <strong>409.657 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>15 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>394.657 ml</strong>.