INVENTAIRE : Le <strong>18/12/2024</strong> à <strong>17:14</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tole brut laf 1000x2000x2 inox 316l</strong>) (N°<strong>91</strong>). Quantité actuelle : <strong>6.11 m<sup>2</sup></strong>. Quantité retirée : <strong>2.4324 m<sup>2</sup></strong>. Nouvelle quantité : <strong>3.6776 m<sup>2</sup></strong>.