INVENTAIRE : Le <strong>08/11/2024</strong> à <strong>16:40</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Rondelle ø10l inox 316l (nfe 25514)</strong>) (N°<strong>472</strong>). Quantité actuelle : <strong>0.1 boîte(s)</strong>. Quantité ajoutée : <strong>0.9 boîte(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>1 boîte(s)</strong>.