Le <strong>14/08/2024</strong> à <strong>17:30</strong>, <strong>Romuald Pipitone</strong> (ID:<strong>1</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Embout tube diametre 28 m1074 inox 316l</strong>) (N°<strong>562</strong>).