Le <strong>10/09/2024</strong> à <strong>18:05</strong>, <strong>Emile Bertrand</strong> (ID:<strong>14</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Barre pomc diametre 170 blanc</strong>) (N°<strong>235</strong>). Quantité actuelle : <strong>1.2 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>0.17 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>1.03 ml</strong>.