Le <strong>02/12/2024</strong> à <strong>08:54</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Disque velcro q.silver 150 np p800 mirka</strong>) (N°<strong>259</strong>). Quantité actuelle : <strong>7 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>1 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>6 unité(s)</strong>.