Le <strong>19/12/2024</strong> à <strong>15:36</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 36x2 inox brut 316l</strong>) (N°<strong>19</strong>). Quantité actuelle : <strong>55.75 ml</strong>. Quantité ajoutée : <strong>3.57 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>59.32 ml</strong>.