INVENTAIRE : Le <strong>07/10/2024</strong> à <strong>14:31</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Disque velcro q.silver 150 np p220 mirka</strong>) (N°<strong>257</strong>). Quantité actuelle : <strong>8 boîte(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>2 boîte(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>6 boîte(s)</strong>.