INVENTAIRE : Le <strong>10/07/2024</strong> à <strong>08:22</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Collier fermer diametre 25 inox 316l m1033</strong>) (N°<strong>558</strong>). Quantité actuelle : <strong>71 unité(s)</strong>. Quantité ajoutée : <strong>2 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>73 unité(s)</strong>.