INVENTAIRE : Le <strong>27/06/2024</strong> à <strong>16:45</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 8x1 inox brut 316l</strong>) (N°<strong>854</strong>). Quantité actuelle : <strong>9.57 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>9.57 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>0 ml</strong>.