Le <strong>05/02/2024</strong> à <strong>17:24</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Embout chape filetée pas droite m6-long 72mm écrou inox 316l</strong>) (N°<strong>434</strong>).