INVENTAIRE : Le <strong>27/06/2024</strong> à <strong>08:48</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Ecrou frein m10 inox 316l x200</strong>) (N°<strong>490</strong>). Quantité actuelle : <strong>811 boîte(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>809 boîte(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>2 boîte(s)</strong>.