Le <strong>17/01/2025</strong> à <strong>14:49</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 25x1,5 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>5</strong>). Quantité actuelle : <strong>1979.56 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>0.84 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>1978.72 ml</strong>.