INVENTAIRE : Le <strong>29/10/2024</strong> à <strong>17:17</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Platine ovale 2 trous 80x40  inox 316l</strong>) (N°<strong>701</strong>).