INVENTAIRE : Le <strong>09/01/2025</strong> à <strong>10:08</strong>, <strong>Nicolas Pipitone</strong> (ID:<strong>9</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Platine rectangle 1 trou 68x40 (moyenne platine) inox 316l</strong>) (N°<strong>670</strong>). Quantité actuelle : <strong>230 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>2 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>228 unité(s)</strong>.