INVENTAIRE : Le <strong>03/07/2024</strong> à <strong>09:04</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Demi bobine 1/4</strong>) (N°<strong>580</strong>). Quantité actuelle : <strong>1 unité(s)</strong>. Quantité ajoutée : <strong>16 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>17 unité(s)</strong>.