INVENTAIRE : Le <strong>01/07/2024</strong> à <strong>10:17</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Plaque 1000x1000x20 pomc blanc</strong>) (N°<strong>166</strong>). Quantité actuelle : <strong>0.4864 m<sup>2</sup></strong>. Quantité ajoutée : <strong>0.0741 m<sup>2</sup></strong>. Nouvelle quantité : <strong>0.5605 m<sup>2</sup></strong>.