Le <strong>06/08/2024</strong> à <strong>17:34</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Platine carre 1 trou 28x28 inox 316l</strong>) (N°<strong>667</strong>).