INVENTAIRE : Le <strong>19/12/2024</strong> à <strong>17:11</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Rond 50mm alu</strong>) (N°<strong>74</strong>). Quantité actuelle : <strong>24 ml</strong>. Quantité ajoutée : <strong>3.1 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>27.1 ml</strong>.