Le <strong>12/11/2024</strong> à <strong>08:54</strong>, <strong>Barreau Rudy</strong> (ID:<strong>20</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Platine rectangle 140x45 3 trous (demi coquille) inox 316l</strong>) (N°<strong>672</strong>). Quantité actuelle : <strong>72 unité(s)</strong>. Quantité ajoutée : <strong>4 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>76 unité(s)</strong>.