Le <strong>27/02/2024</strong> à <strong>14:23</strong>, <strong>Hugo Wackenheim</strong> (ID:<strong>16</strong>) a scanné un QRCODE, désignation du produit (<strong>Metre 5m</strong>) (N°<strong>725</strong>). Quantité actuelle : <strong>6 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>1 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>5 unité(s)</strong>.