Le <strong>15/03/2024</strong> à <strong>14:40</strong>, <strong>Nicolas Pipitone</strong> (ID:<strong>9</strong>) a scanné un QRCODE, désignation du produit (<strong>Vmtfhc 6x35 vis tete fraiser</strong>) (N°<strong>293</strong>). Quantité actuelle : <strong>409 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>12 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>397 unité(s)</strong>.