INVENTAIRE : Le <strong>04/11/2024</strong> à <strong>13:55</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Coude diametre 33.7x2 inox 316l</strong>) (N°<strong>609</strong>). Quantité actuelle : <strong>73 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>4 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>69 unité(s)</strong>.