INVENTAIRE : Le <strong>12/11/2024</strong> à <strong>09:30</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Platine 1 trou 30/5 inox 316l</strong>) (N°<strong>698</strong>).