INVENTAIRE : Le <strong>27/06/2024</strong> à <strong>17:40</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube carré 20x20x2 inox 316l</strong>) (N°<strong>21</strong>). Quantité actuelle : <strong>0.1 ml</strong>. Quantité ajoutée : <strong>5 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>5.1 ml</strong>.