Le <strong>06/08/2024</strong> à <strong>16:14</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Tube rond 48,3x2 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>12</strong>).