INVENTAIRE : Le <strong>09/07/2024</strong> à <strong>12:23</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tole brut laf 1000x2000x3 inox 316l</strong>) (N°<strong>92</strong>). Quantité actuelle : <strong>2.82 m<sup>2</sup></strong>. Quantité ajoutée : <strong>6 m<sup>2</sup></strong>. Nouvelle quantité : <strong>8.82 m<sup>2</sup></strong>.