INVENTAIRE : Le <strong>08/08/2024</strong> à <strong>12:28</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Platine 70x3 4 trous inox 316l</strong>) (N°<strong>694</strong>).