INVENTAIRE : Le <strong>24/06/2024</strong> à <strong>08:58</strong>, <strong>Valentin Cluzaud</strong> (ID:<strong>12</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 30x2 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>7</strong>). Quantité actuelle : <strong>193.8 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>3.9 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>189.9 ml</strong>.