Le <strong>19/02/2024</strong> à <strong>11:00</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a scanné un QRCODE, désignation du produit (<strong>Tube rond  38x2 inox poli miroir inox 316l</strong>) (N°<strong>9</strong>). Quantité actuelle : <strong>120.5 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>1 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>119.5 ml</strong>.