INVENTAIRE : Le <strong>01/07/2024</strong> à <strong>10:23</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Plaque 1000x1000x12 pomc blanc</strong>) (N°<strong>164</strong>). Quantité actuelle : <strong>0.64 m<sup>2</sup></strong>. Quantité retirée : <strong>0.64 m<sup>2</sup></strong>. Nouvelle quantité : <strong>0 m<sup>2</sup></strong>.