Le <strong>05/02/2024</strong> à <strong>17:52</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Platine 100 ep 4, 3trous inox 316l</strong>) (N°<strong>695</strong>).