Le <strong>06/09/2024</strong> à <strong>14:45</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Gant 8</strong>) (N°<strong>707</strong>). Quantité actuelle : <strong>8 unité(s)</strong>. Quantité ajoutée : <strong>20 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>28 unité(s)</strong>.