INVENTAIRE : Le <strong>24/06/2024</strong> à <strong>09:07</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Collier fermer diametre 30 inox 316l m1081</strong>) (N°<strong>560</strong>).