Le <strong>12/09/2024</strong> à <strong>11:34</strong>, <strong>Louis Prevost</strong> (ID:<strong>25</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Disque velcro q.silver 150 np p400 mirka</strong>) (N°<strong>258</strong>). Quantité actuelle : <strong>4 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>1 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>3 unité(s)</strong>.