INVENTAIRE : Le <strong>12/11/2024</strong> à <strong>09:19</strong>, <strong>Barreau Rudy</strong> (ID:<strong>20</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Platine 25 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>677</strong>). Quantité actuelle : <strong>63 unité(s)</strong>. Quantité ajoutée : <strong>2 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>65 unité(s)</strong>.