Le <strong>30/05/2024</strong> à <strong>08:23</strong>, <strong>Boris Corbin</strong> (ID:<strong>21</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond  38x2 inox poli miroir inox 316l</strong>) (N°<strong>9</strong>). Quantité actuelle : <strong>80.5 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>6 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>74.5 ml</strong>.