INVENTAIRE : Le <strong>03/07/2024</strong> à <strong>11:04</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tungsten inox 1,6 inox 316l</strong>) (N°<strong>718</strong>). Quantité actuelle : <strong>9 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>9 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>0 unité(s)</strong>.