INVENTAIRE : Le <strong>01/07/2024</strong> à <strong>17:44</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Barre pomc diametre 160 blanc</strong>) (N°<strong>231</strong>). Quantité actuelle : <strong>0.1 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>0.1 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>0 ml</strong>.