INVENTAIRE : Le <strong>08/08/2024</strong> à <strong>14:55</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Anneau 75x8 inox 316l m0164</strong>) (N°<strong>842</strong>).