INVENTAIRE : Le <strong>20/12/2024</strong> à <strong>09:13</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 30x5 alu</strong>) (N°<strong>34</strong>). Quantité actuelle : <strong>17.4 ml</strong>. Quantité ajoutée : <strong>5.2 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>22.6 ml</strong>.