Le <strong>14/03/2024</strong> à <strong>08:55</strong>, <strong>Barreau Rudy</strong> (ID:<strong>20</strong>) a scanné un QRCODE, désignation du produit (<strong>Vmtbhc 10x25 vis tete bomber</strong>) (N°<strong>361</strong>). Quantité actuelle : <strong>271 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>2 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>269 unité(s)</strong>.