INVENTAIRE : Le <strong>19/07/2024</strong> à <strong>08:18</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Ecrou m8 inox 316l din 934</strong>) (N°<strong>497</strong>). Quantité actuelle : <strong>2 boîte(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>1 boîte(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>1 boîte(s)</strong>.