Le <strong>19/12/2024</strong> à <strong>09:48</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 18x1 inox brut 316l</strong>) (N°<strong>17</strong>). Quantité actuelle : <strong>15 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>4 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>11 ml</strong>.