Le <strong>13/09/2024</strong> à <strong>11:07</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Rondelle ø8l inox 316l (nfe 25514)</strong>) (N°<strong>470</strong>). Quantité actuelle : <strong>3 boîte(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>1 boîte(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>2 boîte(s)</strong>.