Le <strong>12/11/2024</strong> à <strong>08:43</strong>, <strong>Barreau Rudy</strong> (ID:<strong>20</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Platine 1 trou 40/8 inox 316l</strong>) (N°<strong>699</strong>). Quantité actuelle : <strong>294 unité(s)</strong>. Quantité ajoutée : <strong>3 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>297 unité(s)</strong>.