INVENTAIRE : Le <strong>01/07/2024</strong> à <strong>17:39</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Anneaux brissé 1,5x25 inox 316l</strong>) (N°<strong>523</strong>).