INVENTAIRE : Le <strong>29/07/2024</strong> à <strong>17:36</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Ecrou m14 inox 316l din 934</strong>) (N°<strong>500</strong>). Quantité actuelle : <strong>0.1 boîte(s)</strong>. Quantité ajoutée : <strong>0.9 boîte(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>1 boîte(s)</strong>.