INVENTAIRE : Le <strong>02/07/2024</strong> à <strong>15:44</strong>, <strong>Boris Corbin</strong> (ID:<strong>21</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Platine 100 ep 4, 3trous inox 316l</strong>) (N°<strong>695</strong>). Quantité actuelle : <strong>72 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>2 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>70 unité(s)</strong>.