INVENTAIRE : Le <strong>06/08/2024</strong> à <strong>16:15</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Tube rond 76,1x2 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>14</strong>).