INVENTAIRE : Le <strong>28/10/2024</strong> à <strong>16:44</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 42,4x3,2 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>11</strong>). Quantité actuelle : <strong>0 ml</strong>. Quantité ajoutée : <strong>90 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>90 ml</strong>.