INVENTAIRE : Le <strong>06/08/2024</strong> à <strong>17:19</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Butée d'ancre inox brut 316l</strong>) (N°<strong>705</strong>).