INVENTAIRE : Le <strong>27/06/2024</strong> à <strong>17:04</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 12x1 inox brut 316l</strong>) (N°<strong>856</strong>). Quantité actuelle : <strong>11.07 ml</strong>. Quantité ajoutée : <strong>2.94 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>14.01 ml</strong>.