Le <strong>05/02/2024</strong> à <strong>08:38</strong>, <strong>David Maggio</strong> (ID:<strong>13</strong>) a scanné un QRCODE, désignation du produit (<strong>Disque decoupe 125mm feraille</strong>) (N°<strong>277</strong>). Quantité actuelle : <strong>808 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>25 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>783 unité(s)</strong>.