INVENTAIRE : Le <strong>01/07/2024</strong> à <strong>11:17</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Avivé larg. fixe accoya kd a1 color grey - 025 mm</strong>) (N°<strong>850</strong>). Quantité actuelle : <strong>0.0374 m<sup>3</sup></strong>. Quantité ajoutée : <strong>0.01216 m<sup>3</sup></strong>. Nouvelle quantité : <strong>0.04956 m<sup>3</sup></strong>.