Le <strong>16/05/2024</strong> à <strong>08:40</strong>, <strong>Valentin Cluzaud</strong> (ID:<strong>12</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Vmtfhc 10x35 vis tete fraiser</strong>) (N°<strong>313</strong>). Quantité actuelle : <strong>256 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>4 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>252 unité(s)</strong>.