Le <strong>19/12/2024</strong> à <strong>08:46</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 42,4x2 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>10</strong>). Quantité actuelle : <strong>7.2 ml</strong>. Quantité ajoutée : <strong>2.5 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>9.7 ml</strong>.