Le <strong>30/05/2024</strong> à <strong>08:24</strong>, <strong>Boris Corbin</strong> (ID:<strong>21</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 25x1,5 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>5</strong>). Quantité actuelle : <strong>2302.96 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>6 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>2296.96 ml</strong>.