INVENTAIRE : Le <strong>30/09/2024</strong> à <strong>11:24</strong>, <strong>Valentin Cluzaud</strong> (ID:<strong>12</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 25x1,5 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>5</strong>). Quantité actuelle : <strong>2114.66 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>2.1 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>2112.56 ml</strong>.