INVENTAIRE : Le <strong>23/01/2025</strong> à <strong>11:08</strong>, <strong>Emile Bertrand</strong> (ID:<strong>14</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Disque velcro q.silver 150 np p400 mirka</strong>) (N°<strong>258</strong>). Quantité actuelle : <strong>17 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>1 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>16 unité(s)</strong>.