Le <strong>31/05/2024</strong> à <strong>10:31</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Rond 30mm alu</strong>) (N°<strong>72</strong>). Quantité actuelle : <strong>20 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>1.1 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>18.9 ml</strong>.