Le <strong>10/09/2024</strong> à <strong>18:06</strong>, <strong>Emile Bertrand</strong> (ID:<strong>14</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Collier fermer diametre 25 inox 316l m1033</strong>) (N°<strong>558</strong>). Quantité actuelle : <strong>67 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>2 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>65 unité(s)</strong>.