INVENTAIRE : Le <strong>27/06/2024</strong> à <strong>17:26</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Tube carré 80x80 inox brut 316l</strong>) (N°<strong>31</strong>).