INVENTAIRE : Le <strong>18/06/2024</strong> à <strong>14:02</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Huile de coupe</strong>) (N°<strong>575</strong>). Quantité actuelle : <strong>3 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>2 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>1 unité(s)</strong>.