Le <strong>05/02/2024</strong> à <strong>15:32</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Ecrous à œil forgés m6 inox 316l</strong>) (N°<strong>512</strong>).