Le <strong>30/04/2024</strong> à <strong>14:23</strong>, <strong>Florian Brisson</strong> (ID:<strong>15</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 42,4x3,2 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>11</strong>). Quantité actuelle : <strong>40.4 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>12 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>28.4 ml</strong>.