Le <strong>20/03/2024</strong> à <strong>08:54</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a scanné un QRCODE, désignation du produit (<strong>Plateau flasque</strong>) (N°<strong>819</strong>). Quantité actuelle : <strong>10 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>1 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>9 unité(s)</strong>.