Le <strong>05/02/2024</strong> à <strong>17:25</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Embout sertir filetée pas gauche cable m8 long 110 inox 316l</strong>) (N°<strong>444</strong>).