Le <strong>16/02/2024</strong> à <strong>12:12</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a scanné un QRCODE, désignation du produit (<strong>Tube rond 25x1,5 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>5</strong>). Quantité actuelle : <strong>2443 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>7.2 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>2435.8 ml</strong>.