INVENTAIRE : Le <strong>30/10/2024</strong> à <strong>15:19</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Vis bois fraiser 5x30 inox 316l (din 9047)</strong>) (N°<strong>640</strong>).