INVENTAIRE : Le <strong>19/02/2025</strong> à <strong>11:08</strong>, <strong>Romuald Pipitone</strong> (ID:<strong>1</strong>) a modifié un produit, désignation (<strong>Fixation main courante 25mm inox 316l m1096/25</strong>) (N°<strong>830</strong>).