Le <strong>09/10/2024</strong> à <strong>16:02</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Platine 100 ep 4, 3trous inox 316l</strong>) (N°<strong>695</strong>). Quantité actuelle : <strong>25 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>8 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>17 unité(s)</strong>.