Le <strong>28/02/2025</strong> à <strong>08:27</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Rond 100mm alu</strong>) (N°<strong>76</strong>). Quantité actuelle : <strong>0 ml</strong>. Quantité ajoutée : <strong>1 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>1 ml</strong>.