Le <strong>29/03/2024</strong> à <strong>09:05</strong>, <strong>Valentin Cluzaud</strong> (ID:<strong>12</strong>) a scanné un QRCODE, désignation du produit (<strong>Chape inox brut 316l</strong>) (N°<strong>602</strong>). Quantité actuelle : <strong>152 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>6 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>146 unité(s)</strong>.