INVENTAIRE : Le <strong>21/08/2024</strong> à <strong>16:06</strong>, <strong>Nicolas Pipitone</strong> (ID:<strong>9</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 33,7x2 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>8</strong>). Quantité actuelle : <strong>223 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>2.152 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>220.848 ml</strong>.