Le <strong>19/12/2024</strong> à <strong>10:40</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 44.5x2 inox brut 316l</strong>) (N°<strong>20</strong>). Quantité actuelle : <strong>0.1 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>0.1 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>0 ml</strong>.