INVENTAIRE : Le <strong>12/11/2024</strong> à <strong>11:30</strong>, <strong>Barreau Rudy</strong> (ID:<strong>20</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Scotch teck inox</strong>) (N°<strong>702</strong>). Quantité actuelle : <strong>52 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>1 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>51 unité(s)</strong>.