INVENTAIRE : Le <strong>19/12/2024</strong> à <strong>16:47</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Profilé en u 80x40x3.2 alu</strong>) (N°<strong>935</strong>). Quantité actuelle : <strong>2.1 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>2.1 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>0 ml</strong>.