Le <strong>16/05/2024</strong> à <strong>13:15</strong>, <strong>Florian Brisson</strong> (ID:<strong>15</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 42,4x3,2 inox poli miroir 316l</strong>) (N°<strong>11</strong>). Quantité actuelle : <strong>6 ml</strong>. Quantité retirée : <strong>1 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>5 ml</strong>.