INVENTAIRE : Le <strong>19/12/2024</strong> à <strong>15:03</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tole brut lac 1000x2000x10 inox 316l</strong>) (N°<strong>97</strong>). Quantité actuelle : <strong>3.7 m<sup>2</sup></strong>. Quantité ajoutée : <strong>0.3 m<sup>2</sup></strong>. Nouvelle quantité : <strong>4 m<sup>2</sup></strong>.