Le <strong>12/02/2024</strong> à <strong>10:49</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a scanné un QRCODE, désignation du produit (<strong>Marqueur gros</strong>) (N°<strong>746</strong>). Quantité actuelle : <strong>122 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>2 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>120 unité(s)</strong>.