Le <strong>20/12/2024</strong> à <strong>09:15</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube rond 30x3 alu</strong>) (N°<strong>33</strong>). Quantité actuelle : <strong>12 ml</strong>. Quantité ajoutée : <strong>5 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>17 ml</strong>.