Le <strong>20/12/2024</strong> à <strong>10:20</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>), depuis ERP, désignation du produit (<strong>Tube carré 80x80x3.2 alu</strong>) (N°<strong>932</strong>). Quantité actuelle : <strong>9.64 ml</strong>. Quantité ajoutée : <strong>1.6 ml</strong>. Nouvelle quantité : <strong>11.24 ml</strong>.