Le <strong>12/02/2024</strong> à <strong>11:02</strong>, <strong>Vincent Clément</strong> (ID:<strong>6</strong>) a scanné un QRCODE, désignation du produit (<strong>Ecrou frein m8 inox 316l</strong>) (N°<strong>489</strong>). Quantité actuelle : <strong>891 unité(s)</strong>. Quantité retirée : <strong>1 unité(s)</strong>. Nouvelle quantité : <strong>890 unité(s)</strong>.